-- 8.22
-- nacos analyse服务添加下

#
配置 feign 默认请求时间仅几秒钟
，配置请求时间长一些(毫秒)
feign:
  client:
    config:
      default:
        connectTimeout: 600000
        readTimeout: 600000
    default-to-properties: false
  hystrix:
    enabled: false    # 不要开启hystrix
，会导致超时配置不生效

-- 8.27

-- 新增
-- base.t_fzss_fzxz_ai_district

-- 修改
-- base.t_fzss_zhxz_file



-- 20240829
DROP TABLE IF EXISTS base.t_gdbh_mx;

CREATE TABLE base.t_gdbh_mx (
                                bsm varchar(50) NOT NULL,
                                bsmmc varchar(255) DEFAULT NULL::character varying NULL,
                                pbsm varchar(50) NOT NULL, -- 父级审核项标识码
                                kzxjb numeric(2) DEFAULT NULL::numeric NULL,
                                xssx numeric(3) DEFAULT NULL::numeric NULL, -- 显示顺序
                                status numeric(1) DEFAULT NULL::numeric NULL, -- 可用状态 1可用 0不可用
                                "parameter" varchar(500) NULL, -- json参数
                                CONSTRAINT t_gdbh_mx_pkey PRIMARY KEY (bsm)
);
COMMENT ON TABLE base.t_gdbh_mx IS '耕地保护模型';

-- Column comments

COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx.bsm IS '模型项标识码';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx.bsmmc IS '模型项标识码名称';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx.pbsm IS '父级审核项标识码';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx.kzxjb IS '控制线级别0前端显示，不选中 1前端显示选中 2前端不显示，后台默认选中';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx.xssx IS '显示顺序';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx.status IS '可用状态 1可用 0不可用';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx."parameter" IS 'json参数';




DROP TABLE IF EXISTS base.t_gdbh_mx_yz;

CREATE TABLE base.t_gdbh_mx_yz (
                                   mx_bsm varchar(50) NOT NULL,
                                   bsm varchar(50) NOT NULL,
                                   bsmmc varchar(255) DEFAULT NULL::character varying NULL,
                                   status numeric(1) DEFAULT NULL::numeric NULL,
                                   CONSTRAINT t_gdbh_mx_yz_pkey PRIMARY KEY (bsm)
);
COMMENT ON TABLE base.t_gdbh_mx_yz IS '耕地保护模型对应的因子';



COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx_yz.bsm IS '模型对应的标识码';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx_yz.bsm IS '因子标识码';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx_yz.bsmmc IS '因子标识码名称';
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh_mx_yz.status IS '可用状态 1可用 0不可用';