-- 删除已存在的序列（如果存在）
DROP SEQUENCE IF EXISTS auto_increment_sequence;

-- 创建共享的自增序列
CREATE SEQUENCE auto_increment_sequence
    START WITH 1
    INCREMENT BY 1
    NO MINVALUE
    NO MAXVALUE CACHE 1;