#配置 feign 默认请求时间仅几秒钟，配置请求时间长一些(毫秒)
feign:
  client:
    config:
      default:
        connectTimeout: 600000
        readTimeout: 600000
    default-to-properties: false
  hystrix:
    enabled: false    # 不要开启hystrix，会导致超时配置不生效


--  jsc_sql
jsc_vpjg_zbmx
jsc_vpjg_zbmx_cx


ALTER TABLE base.t_gdbh ADD fxbg varchar(200) NULL;
COMMENT ON COLUMN base.t_gdbh.fxbg IS '分析报告';

