-- 删除表（如果存在）
DROP TABLE IF EXISTS t_fzss_fxrw_gis;

-- 创建表
CREATE TABLE t_fzss_fxrw_gis
(
    objectid   INT4 PRIMARY KEY DEFAULT nextval('auto_increment_sequence'), -- 对象ID，自增
    objectid_1 INT4 NOT NULL,                                                         -- 对象ID_1
    rwbsm      VARCHAR(50),                                                           -- 任务标识码
    rwlx       VARCHAR(50),                                                           -- 任务类型
    mj         INT4,                                                                  -- 面积（假设为 int4 类型）
    geom       GEOMETRY(POINT, 4326)                                                  -- 形状
);

-- 添加表注释
COMMENT
ON TABLE t_fzss_fxrw_gis IS '分析任务';

-- 添加字段注释
COMMENT
ON COLUMN t_fzss_fxrw_gis.objectid IS '对象ID';
COMMENT
ON COLUMN t_fzss_fxrw_gis.objectid_1 IS '对象ID_1';
COMMENT
ON COLUMN t_fzss_fxrw_gis.rwbsm IS '任务标识码';
COMMENT
ON COLUMN t_fzss_fxrw_gis.rwlx IS '任务类型';
COMMENT
ON COLUMN t_fzss_fxrw_gis.mj IS '面积';
COMMENT
ON COLUMN t_fzss_fxrw_gis.geom IS '形状';